depth, km

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0

Temperature, deg C

5.5 6 6.5 7

(Data processed at Scripps Institution of Oceanography)

lg0713 Section A, 100-200m

15’ 65oW

45’

30’

12’

6’

55^oS

54’

48’

1 m/s